\tenpoint
\nopagenumbers
\singlespace
\def\sub#1{$_{\bf#1}$}
\def\b{\phantom{0}}
\def\dashfill{\leaders\hrule                              height2.5pt depth-2pt\hfill}
\vbox{
\vskip0.3in
\vbox{\centerline{$b(E)\times10^6$ [cm$^2$g$^{-1}$] for}
\centerline{%
ceric sulfate dosimeter solution}
\centerline{%
 $\langle Z/A\rangle = $ 0.55279}
\vskip0.03in
{\advance\baselineskip-3pt
\centerline{\vbox{\halign{
&\hbox to 0.55in{\hss\ #}
&\hbox to 0.5in{\hskip0.2in\hss#}
&\hbox to 0.5in{\hss#}
&\hbox to 0.5in{\hss#}
&\hbox to 0.5in{\hss#} \cr
\noalign{\hrule\vskip2pt\hrule\smallskip}
E [GeV]&$b_{\rm brems}$&$b_{\rm pair}\ $
&$b_{\rm nucl}\ $ &$b_{\rm tot}\ $\cr
\noalign{\smallskip\hrule\smallskip}
       2. &  0.2973 &  0.1310 &  0.4687 &  0.8970\cr
       5. &  0.4035 &  0.3239 &  0.4963 &  1.2237\cr
      10. &  0.4911 &  0.4885 &  0.4815 &  1.4613\cr
      20. &  0.5835 &  0.6672 &  0.4594 &  1.7100\cr
      50. &  0.7088 &  0.9190 &  0.4351 &  2.0630\cr
     100. &  0.8016 &  1.0967 &  0.4232 &  2.3216\cr
     200. &  0.8906 &  1.2600 &  0.4171 &  2.5677\cr
     500. &  0.9951 &  1.4274 &  0.4162 &  2.8387\cr
    1000. &  1.0620 &  1.5293 &  0.4229 &  3.0142\cr
    2000. &  1.1175 &  1.6009 &  0.4342 &  3.1526\cr
    5000. &  1.1730 &  1.6640 &  0.4552 &  3.2922\cr
   10000. &  1.2024 &  1.6937 &  0.4766 &  3.3729\cr
   20000. &  1.2232 &  1.7125 &  0.5018 &  3.4375\cr
   50000. &  1.2411 &  1.7274 &  0.5411 &  3.5097\cr
  100000. &  1.2498 &  1.7334 &  0.5749 &  3.5582\cr
\noalign{\smallskip\hrule\vskip2pt\hrule\smallskip}
 }}}}}
 } \bye

