x -3 10^{-2}10^{-1}10 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

g/10

vu

vd

d c s u

NNPDF2.3 (NNLO) )^2

=10 GeV 2μ xf(x,

x -3 10^{-2}10^{-1}10 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 g/10

vu

vd d

u s

c

b

)^2 GeV 4 =10 2μ xf(x,