0

0.2

0.4

10^{-2} 10^{-1} 1

-0.2

0

10^{-2} 10^{-1} 1

-0.1

0

0.1

10^{-2} 10^{-1} 1

-0.1

0

0.1

10^{-2} 10^{-1} 1

HERMES SMC COMPASS

x Δu(x) x Δd(x) x Δu(x) x Δd(x) x x Δs(x)

0

0.1

10^{-2} 10^{-1} 1