1 10

/ nucleon) 2 cm -38 (10 π NC, 1 σ

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0πp_μν→p _μν 0πp_μν→p _μν

1 10 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0πn_μν→n _μν

1 10 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

+πn_μν→p _μν

(GeV) νE 1 10^210 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

-πp_μν→n _μν

Aachen, PL 125B, 230 (1983), Al 2 ANL, PL 92B, 363 (1980), D Br_3 CF 8H_3

GGM, NP B135, 45 (1978), C )ν NUANCE ( )ν NUANCE (