10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.0005

0.001

0.002

0.005

0.01

0.02

0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500

F_{T,L}(x)

Ρs=91 GeV

LEP F_T LEP F_L

-1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 x

F_A(x)

-0.8

-0.4 0 0.4 0.8 LEP F_A