= PCJ^{− +}0^{− −}1^{+ −}1^{+ +}0^{+ +}1^{+ +}2^{− −}2

(1S) bη

(2S) bη

(3S) bη

(11020) ϒ

(10860) ϒ

(4S) ϒ

(3S) ϒ

(2S) ϒ

(1S) ϒ

(2P) bh

(1P) bh (1P) b0χ (1P) b1χ (1P) _{b2}χ

(3P) bχ

(2P) b0χ (2P)b1χ

(2P) b2χ )_2D^3(1 ϒ

BB *B*B sB_sB

Thresholds:

η ππ ππ ππ

ππ

KK ππ ππ

0π ππ ππ

ππ η ππ ππ ω ππ

9300

9500

9700

9900

10100

10300

10500

10700

10900

11100

Mass (MeV)