x_B

1/σ dσ/dx_B

ALEPH 91 GeV OPAL 91 GeV SLD 91 GeV DELPHI 91 GeV (b)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1