[TeV] Z’M 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

B [pb] σ

-5 10

-4 10

-3 10

-2 10

-1 10

1 Expected limit σ 1± Expected σ 2± Expected Observed limit SSM Z’ χZ’ ψZ’

Preliminary

ATLAS ll →Z’

= 8 TeV s

-1 L dt = 20 fb

∫^{:μμee,}