Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) (URL: http://pdg.lbl.gov)

η(1760)^{I G (JPC ) = 0+(0 − +)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen by DM2 in the ρρ system (BISELLO 89B). Structure in this region has been reported before in the same system (BAL- TRUSAITIS 86B) and in the ω ω system (BALTRUSAITIS 85C, BISELLO 87). Needs confirmation.

η(1760) MASS

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

1760±11

1760±11 320 1 BISELLO 89B DM2 J/ψ → 4π γ 1 Estimated by us from various fits.

η(1760) WIDTH

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

60±16

60±16 320 2 BISELLO 89B DM2 J/ψ → 4π γ 2 Estimated by us from various fits.

η(1760) REFERENCES

BISELLO 89B PR D39 701 G. Busetto et al. (DM2 Collab.) BISELLO 87 PL B192 239 D. Bisello et al. (PADO, CLER, FRAS+) BALTRUSAIT... 86B PR D33 1222 R.M. Baltrusaitis et al. (Mark III Collab.) BALTRUSAIT... 85C PRL 55 1723 R.M. Baltrusaitis et al. (CIT, UCSC+)

OTHER RELATED PAPERS

BAI 99 PL B446 356 J.Z. Bai et al. (BES Collab.)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 7/6/2006 16:34