Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) (URL: http://pdg.lbl.gov)

π_2(2100)^{I G (JPC ) = 1−(2 − +)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Needs confirmation.

π_2(2100) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

2090± 29 OUR AVERAGE

2090± 30 1 AMELIN 95B VES 36 π− A → π+ π− π− A 2100±150 2 DAUM 81B CNTR 63,94 π− p → 3π X

1 From a fit to JPC = 2 − + f 2(1270) π, (π π)s π waves.

2 From a two-resonance fit to four 2−0+ waves.

π_2(2100) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

625± 50 OUR AVERAGE

625± 50 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 1.2.

520±100 3 AMELIN 95B VES 36 π− A → π+ π− π− A 651± 50 4 DAUM 81B CNTR 63,94 π− p → 3π X

3 From a fit to JPC = 2 − + f 2(1270) π, (π π)s π waves.

4 From a two-resonance fit to four 2−0+ waves.

π_2(2100) DECAY MODES

Mode Fraction (Γi /Γ)

Γ_1 3π seen

Γ_2 ρπ seen

Γ_3 f_2(1270)π seen

Γ_4 (π π)_s π seen

π_2(2100) BRANCHING RATIOS Γ ( ρπ ) /Γ ( 3π ) Γ_2/Γ_1 Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) VALUE DOCUMENT ID TECN COMMENT 0.19±0.05 0.19±0.05 5 DAUM 81B CNTR 63,94 π− p Γ ( f_2(1270)π ) /Γ ( 3π ) Γ_3/Γ_1 Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) VALUE DOCUMENT ID TECN COMMENT 0.36±0.09 0.36±0.09 5 DAUM 81B CNTR 63,94 π− p Γ ( (π π)_s π ) /Γ ( 3π ) Γ_4/Γ_1 Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) VALUE DOCUMENT ID TECN COMMENT 0.45±0.07 0.45±0.07 5 DAUM 81B CNTR 63,94 π− p

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 7/6/2006 16:34

Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) (URL: http://pdg.lbl.gov)

D-wave/S-wave RATIO FOR π_2(2100) → f_2(1270)π

VALUE DOCUMENT ID TECN COMMENT 0.39±0.23 0.39±0.23 5 DAUM 81B CNTR 63,94 π− p 5 From a two-resonance fit to four 2−0+ waves.

π_2(2100) REFERENCES

AMELIN 95B PL B356 595 D.V. Amelin et al. (SERP, TBIL) DAUM 81B NP B182 269 C. Daum et al. (AMST, CERN, CRAC, MPIM+)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 2 Created: 7/6/2006 16:34