Citation: S. Eidelman et al. (Particle Data Group), Phys. Lett. B 592, 1 (2004) and 2005 partial update for edition 2006 (URL: http://pdg.lbl.gov)

K_2(1580)^{I (JP ) = 1}2^{(2−)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen in partial-wave analysis of the K − π+ π− system. Needs confirmation.

K_2(1580) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID CHG COMMENT

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

∼ 1580 OTTER 79 − 10,14,16 K− p

K_2(1580) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID CHG COMMENT

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

∼ 110 OTTER 79 − 10,14,16 K− p

K_2(1580) DECAY MODES

Mode Fraction (Γi /Γ)

Γ_1 K^∗(892)π seen Γ_2 K^∗_2(1430)π possibly seen

K_2(1580) BRANCHING RATIOS Γ ( K^∗(892)π ) /Γ_{total} Γ_1/Γ Γ ( ) Γ ( ) Γ ( ) VALUE DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

seen seenseen seen OTTER 79 HBC − 10,14,16 K− p Γ ( K^∗_2(1430)π ) /Γ_{total} Γ_2/Γ Γ ( ) Γ ( ) Γ ( ) VALUE DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

possibly seen possibly seen OTTER 79 HBC − 10,14,16 K− p

K_2(1580) REFERENCES

OTTER 79 NP B147 1 G. Otter et al. (AACH3, BERL, CERN, LOIC+) JP

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/24/2005 17:09