Citation: S. Eidelman et al. (Particle Data Group), Phys. Lett. B 592, 1 (2004) (URL: http://pdg.lbl.gov)

f_2(1640)^{I G (JPC ) = 0+(2 + +)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

f_2(1640) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

1638± 6 OUR AVERAGE

1638± 6 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 1.2.

1620±16 BUGG 95 MRK3 J/ψ → γ π+ π− π+ π− 1647± 7 ADAMO 92 OBLX np → 3π+ 2π− 1590±30 BELADIDZE 92B VES 36 π− p → ω ω n 1635± 7 ALDE 90 GAM2 38 π− p → ω ω n • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • 1643± 7 1 ALDE 89B GAM2 38 π− p → ω ω n 1 Superseded by ALDE 90.

f_2(1640) WIDTH

VALUE (MeV) CL% DOCUMENT ID TECN COMMENT

99+28−24 OUR AVERAGE

99+28−24 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 2.1. See the ideogram below.

140+60−20 BUGG 95 MRK3 J/ψ → γ π+ π− π+ π− 58±20 ADAMO 92 OBLX np → 3π+ 2π− 100±20 BELADIDZE 92B VES 36 π− p → ω ω n • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • < 70 90 ALDE 90 GAM2 38 π− p → ω ω n

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/2/2004 13:58

Citation: S. Eidelman et al. (Particle Data Group), Phys. Lett. B 592, 1 (2004) (URL: http://pdg.lbl.gov)

f2(1640) width (MeV)

f_2(1640) DECAY MODES

Mode Fraction (Γi /Γ)

Γ_1 ω ω seen Γ_2 4π seen

f_2(1640) REFERENCES

BUGG 95 PL B353 378 D.V. Bugg et al. (LOQM, PNPI, WASH) JP ADAMO 92 PL B287 368 A. Adamo et al. (OBELIX Collab.) BELADIDZE 92B ZPHY C54 367 G.M. Beladidze et al. (VES Collab.) ALDE 90 PL B241 600 D.M. Alde et al. (SERP, BELG, LANL, LAPP+) ALDE 89B PL B216 451 D.M. Alde et al. (SERP, BELG, LANL, LAPP+) IGJPC

OTHER RELATED PAPERS

PROKOSHKIN 99 PAN 62 356 Yu.D. Prokoshkin Translated from YAF 62 396.

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 2 Created: 6/2/2004 13:58